Thermal Pad

40 WLSG 1 RSVD

1 HU+ 30CP1

39 W 12 RSVD

2 HU! 29CP2

38 WHSG 13 RSVD

3 HV+ 28VCP

37 VLSG 14 RSVD

4 HV! 27VM

36 V 15 RSVD

5 HW+ 26GND

35 VHSG 16 HALLOUT

6 HW! 25VINT

34 ULSG 17 FAUL Tn

7 VSW 24VREG

33 U 18 LOCKn

8 RSVD 23RSVD

32 UHSG 19 PWM

9 RSVD 22ENABLEn

31 ISEN 20 BRAKE

RSVD 21DIR

GND